教育研究院简介

k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗教育研究院是一家由中国本土企业建立的,达到国际化运营标准的医疗学术中心。教育院融合专业术式培训、创新实验基地、k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页化平台等多项功能。

以“k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗教育研究院”为窗口,建立良好的双向沟通机制,为国内医学专业人士、机构搭建专业化、多元化的展示、交流与合作平台。同时,面向国际展示中国医学发展成果,以期提升中国医疗行业在国际上的综合影响力。

核心理念

自主仿真

构建品牌

打造医疗生态学术教育中心

k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页多学科学术实操教育模式

图片名称

推动教育

推动民族医疗学术教育发展

搭建学术交流及手术实操基地

图片名称

助力临床

助力临床专业技能水平提升

聚焦技术发展痛点创新新术式

属性覆盖

品牌学科

创伤、脊柱、关节、运动医学、微创外科、神经外科、创面外科及齿科等多医疗学科。

实操课程

通过运用模型教具、离体器官、活体动物等方式,可开设脊柱孔镜、经皮穿刺、微创融合、截骨矫形等术式课程;此外,可设置多学科模拟实操班,如创伤髓内固定、外架肢体重建、关节运医膝关节截骨、外科腹腔镜、齿科种植外科修复等。

图片名称

基地环境

图片名称

模拟手术室

按照国际化手术室标准搭建,并严格划分手术室功能区域,以满足医疗标准和手术操作要求。帮助医生改进传统手术,更快地掌握新技术和新设备的应用。

多功能教学区

具备高端培训室,包括弧形会议室、圆桌会议室、报告厅和直播间等,匹配转录制、直播和信号跨区域传达等多种教学功能,更大程度地实现混合式教学模式。

图片名称

撑高视差的,勿删。