通道系列

吻合器系列

乳腺旋切系列

止血系列

设备系列

一次性腹腔镜穿刺器

一次性腹腔镜穿刺器

一次性带过滤组件腹部穿刺器

一次性带过滤组件腹部穿刺器

腔镜用甲状腺穿刺套管针

腔镜用甲状腺穿刺套管针

一次性使用胸腔穿刺器

一次性使用胸腔穿刺器

一次性多通道单孔腔镜穿刺器(经腹)

一次性多通道单孔腔镜穿刺器(经腹)

一次性多通道单孔腔镜穿刺器(经肛)

一次性多通道单孔腔镜穿刺器(经肛)

微创筋膜缝(吻)合器

微创筋膜缝(吻)合器

腹壁吻合器

腹壁吻合器

一次性使用电动腔镜直线切割吻合器

一次性使用电动腔镜直线切割吻合器

一次性使用电动管型吻合器

一次性使用电动管型吻合器

一次性使用可视管型吻合器

一次性使用可视管型吻合器

一次性使用包皮切割吻合器

一次性使用包皮切割吻合器

一次性乳房旋切穿刺针

一次性乳房旋切穿刺针

一次性结扎夹

一次性结扎夹

4K内窥镜摄像系统

4K内窥镜摄像系统

气腹机

气腹机

撑高视差的,勿删!!