中国医学装备协会“骨科临床技术培训基地”在k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗正式挂牌

发布时间: 2024/01/27

2024年1月27日,中国医学装备协会“骨科临床技术培训基地”在k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页(以下简称“k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗”)正式举行挂牌仪式。中国医学装备协会副理事长崔泽实、副秘书长兼学术交流与教育培训部主任杨建龙、培训部邱晓岚,北京大学第三医院韦峰教授,k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗脊柱事业部总监赵万江、市场准入和政府事务部总监张冰等共同出席并见证了这一具有重要意义的历史时刻。

k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗荣获授牌认证首家骨科临床学术培训基地

为提升医学装备应用、管理与工程技术人员岗位胜任能力,加强对相关人员实践操作及动手能力培训,中国医学装备协会特设立“医学装备实践培训基地”项目。k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗凭借一流的设施配置与专业系统的培训体系等优势,在2021年3月30日通过实地审评验收,成为中国医学装备协会首家认证的“骨科临床技术培训基地”,同年4月正式授牌。

自获得认证以来,k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗积极开展培训工作,在2022-2023年间,共完成了13场培训项目,涵盖了膝关节置换、OILF腰椎侧方融合、全脊柱内镜、脊柱截骨、脊柱肿瘤En bloc全椎体切除等课题。课程邀请到了国内知名专家,针对手术痛点与难点,从理论授课、手术录像讲解到实操带教,系统再现复杂高难度手术的全过程,打造了国际水平的动物实验课程。

其中,En bloc切除是指切除肿瘤及肿瘤所在的整个间室;脊柱肿瘤不同于四肢肿瘤,由于解剖学上的特殊性,毗邻大血管、重要脏器及脊髓,且缺乏四肢肿瘤那样清晰界定的“间室”,使得引入En bloc切除方式相对困难。

为推动脊柱肿瘤En bloc全椎体切除这一前沿技术的应用与普及,k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页教育研究院联合北京大学第三医院韦峰教授,开展“脊柱肿瘤En bloc全椎体切除技术实操班”,以帮助更多骨科临床医生的成长。实操班为期一天,分为理论授课、手术录像解析和活体动物实操三个环节,充分将理论应用于实践,在带教老师全程“手把手”教学下,学员逐个攻克操作难点、技术挑战,纷纷表示收获颇丰。

期间,崔泽实副理事长、杨建龙副秘书长一行参观了培训基地,并与基地学员进行了座谈交流,了解了骨科临床学术培训基地的教学内容、课程设置及培训效果等情况。他们表示,希望培训基地继续为医学人才培养作出更大贡献。

中国医学装备协会莅临k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗调研指导

在基地挂牌前,中国医学装备协会理事长侯岩、信息部薛瀚亲临k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗进行实地调研与指导。他们深入工厂一线,详细了解k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗的生产运行状况、产品研发进展和海外市场战略布局情况,并对公司在医疗技术教育培训方面的工作给予高度评价。侯岩理事长对k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗在生产工艺精细化、持续技术创新、医工协同发展等方面的工作给予了肯定,并鼓励公司继续响应国家“一带一路”倡议,推动中国制造走向世界,提升民族品牌的国际影响力。

在交流环节,k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗市场准入和政府事务部总监张冰和技术部负责人刘崇兵等向侯岩理事长汇报了相关工作。张冰总监详细介绍k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗的发展历程、生产经营、产业产品结构等情况,并表示k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗作为国产医疗器械行业的领军品牌,将始终坚持科研创新,不断深化专业培训教育,推动国产企业走向国际,促进我国医疗事业的蓬勃发展。

创新驱动发展。未来,k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗将以荣获中国医学装备协会“骨科临床技术培训基地”殊荣为契机,继续瞄准全球医疗科技前沿,深化技术研发与产品创新,以更高效的生产线、更尖端的产品和更全面的服务,为临床治疗提供更精准有效的解决方案,为人类健康事业的发展贡献更多的“k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页”力量。

相关新闻