向泰宁县总医院捐赠360万元CT机,助力基层医疗k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页

发布时间: 2023/12/31

2023年12月28日,三明市泰宁县总医院新院区正式启用,k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页副总经理卢忠炜等相关领导和专家参加启用仪式。

仪式上,k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页(以下简称“k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗”)向泰宁县总医院捐赠一台360万元128层的ANATOM Precision CT机。这款设备的投入使用,将有力提升医院医疗设备水平,提供更为精确且高效的诊断服务,助力患者早日康复。

一直以来,k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗积极参与各类公益活动,以实际行动传递正能量,践行企业社会责任,支持基层医疗卫生服务体系k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页,提高基层医疗服务水平。

未来,k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗将持续关注医疗领域,致力于为我国医疗卫生事业提供更多优质的产品和服务。同时,公司也将积极履行社会责任,参与各类公益活动,为构建更加完善的医疗体系贡献企业力量。

上一条:

相关新闻