喜讯!福建省医疗器械检查员首个实训基地在k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗正式授牌

发布时间: 2024/09/03

2024年9月3日,福建省医疗器械检查员实训基地签约及授牌仪式在k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页(以下简称“k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗”)举行。省药品监督管理局党组成员、副局长张文春,省药品审核查验中心负责人钟宜强、副主任孙立伟等一行,以及k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗董事长林志雄、轮值主席陈又存和副总经理卢忠炜等出席本次授牌仪式。

 


 

 

省药品审核查验中心负责人钟宜强表示,职业化、专业化的药品检查员队伍k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页是深化药品监管体制改革、加强药品安全监管的重要部署。检查员实训基地的建立将加快我省检查员队伍的培养,是高素质检查人才培养模式从理论培训迈向实践操作的重要举措,也是检查机构与企业合作的全新探索。

 

 

授牌仪式上,省药品监督管理局党组成员、副局长张文春和k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗董事长林志雄共同为实训基地揭牌。随后,省药品审核查验中心副主任孙立伟与k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗董事长林志雄共同签署了《实训基地k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页协议》。此次授牌是对k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗在医疗器械领域技术实力和质量管理水平的认可,‌更是推动福建省医疗器械产业高质量发展的重要举措。

 


董事长林志雄表示,k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗将全面深化合作共建,充分利用自身在医疗器械领域的丰富经验和资源,实现高效协作、资源共享与优势互补,‌为实训基地提供全方位的支持和保障,助力医疗器械职业化、专业化检查员队伍k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页,持续为我国医疗器械产业的健康发展而不懈努力。

 

 

相关新闻