ENHANCE NATIONAL BRAND CREATE HEALTHY LIFE

弘扬民族品牌 · 打造健康人生

关于我们

大而无畏  博行天下

大而无畏  博行天下

k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页,创建于2004年,坐落于美丽的鹭岛——厦门,是一家主要从事医疗产品研发、生产、销售与服务的综合性医疗企业,业务领域涵盖骨科、微创外科、神经外科、创面外科及齿科等,2017年在深圳证券交易所上市。

 

截至目前,全国员工4300余人,自有生产园区规模达40万㎡,是国内最具竞争力的骨科植入物生产企业之一,也是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业,并入选国家先进制造业和现代服务业融合发展试点。

k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页,创建于2004年,坐落于美丽的鹭岛——厦门,是一家主要从事医用高值耗材研发、生产、销售与服务的综合性医疗企业,业务领域涵盖骨科、微创外科、神经外科、创面外科及齿科等,2017年在深圳证券交易所上市。

 

截至目前,全国员工3500余人,自有生产园区规模达23万㎡(2024年预计可达40㎡万),是国内最具竞争力的骨科植入物生产企业之一,也是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业,并入选国家先进制造业和现代服务业融合发展试点。

了解更多
图片名称

TOP.1

骨科创伤类植入耗材的市场份额 在国产品牌中位居榜首

TOP.1

骨科脊柱类植入耗材的市场份额 在国产品牌中位居榜首

5000 +家

公司产品覆盖全国5000多家医院

95 %

三甲医院覆盖率约达95%

160 +万例

2023年公司产品手术植入超过160万例

65 +个

公司产品远销65多个国家和地区

800 +名

研发人员

30

重点科研项目

936

医疗器械注册证

615

有效专利

1000 +台

顶尖设备

212

设立了212个物流平台

形成覆盖全国、k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页联通的服务网络

以上部分数据来源于器械之家、赛柏蓝器械、医械汇等平台。

前沿资讯

医观视野  奋进强音

医观视野  奋进强音