关于k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗旗下百齿泰医疗蚀刻车间、有源车间装饰、三坐标室局部装修工程招标公告

发布时间: 2024/12/09

本次装修招标范围为k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗科技产业园厂房2二层百齿泰医疗蚀刻车间及有源车间装饰工程,一层三坐标室局部装修工程。其中蚀刻车间装饰工程面积约213平方米,有源车间装饰面积280平方米,三坐标室装饰面积约45平方米。合计装饰总面积约为539平方米。诚邀各方优质单位参与。

项目编号:DB-GC-20241209

项目地址:海沧区鼎山中路19号k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗科技产业园

联系邮箱:chenhua@double-medical.com

报名前请从报名流程公告中下载的相关附件来填写资料并发送至邮箱。报名流程及资料请参考:k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗官网>资讯中心>公示公告>《关于k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗各招标项目采购报名流程公告》。

报名电话:0592-6888491(电话联络请错开12:00~13:30时间段)

截止时间:20241216

投标保证金:本项目不设立投标保证金

资格要求:

1、注册与实缴资本金应不低于200万元且具有足够资金、建筑装修装饰专业承包二级资质、人员具备专业相关资格证书、项目经理持有注册二级以上建筑工程专业注册建造师执业资格 、厦门处设有售后服务站点或者办事处、机械设备的独立法人企业。不得以挂靠资质的形式参与投标,如中标后经确认为挂靠形式,招标方可无责取消合同并要求退回已付款项。
2、近3年内承担过类似工程不少于3个且装修面积不少于1000平方米。
3、近3年无不良行为记录,如:被列入福建省建筑市场主体黑名单、全国建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录或黑名单记录等。
4、禁止以挂靠形式承包工程、禁止出现违法分包、转包现象。

特别声明:不允许在其他单位注册的项目经理以任何形式在本工程担当项目经理,不允许投标人将本工程转包给其他单位。不允许联合体投标。

相关新闻

k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗本着公平、公开、公正原则,实行阳光采购,多渠道开发供应商,特将k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗招标项目报名流程公布如下: 1、k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗设备、工程项目的招标均会在k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗官网及k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页云采公众号上发布; 2、各潜在投标单位须在各项目报名截止日期前进行报名;

项目编号:DBM-20250102001 公司地址:厦门市海沧区山边洪东路18号 报名邮箱:linlifeng@double-medical.com,按要求在截止日前提交资料。

项目编号:DBM-20241211001 报名地址:厦门市海沧区山边洪东路18号 报名邮箱:linlifeng@double-medical.com,按要求在截止日前提交资料。

本次装修招标范围为k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗科技产业园厂房2二层百齿泰蚀刻车间及有源车间装饰工程,一层三坐标室局部装修工程。