关于k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗全电动注塑机招标公告

发布时间: 2025/01/02

项目编号:DBM-20250102001
公司地址:厦门市海沧区山边洪东路18号
报名邮箱:linlifeng@double-medical.com,按要求在截止日前提交资料。
参考资料:k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗官网>资讯中心>公示公告>《关于k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗各招标项目采购报名流程公告》。
报名电话:0592-6885053(请错开12:00~13:30时间段)
截止时间:2025年1月6日
投标保证金:本项目无投标保证金

资格要求:
1、注塑机为进口品牌。
2、公司需有自己的经营场地,技术团队(每年提供2次以上技术培训)及售后服务。
3、公司需要配合提供锁模力传感器与射出压力传感器校准报告。
4、注塑机交货期不超过4个月。
5、需提供“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)-“信用服务”栏目的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”查询结果页面截图(加盖单位公章),网站显示有不良行为记录的投标人将被拒绝。(投标人须提供招标公告发布后公司在上述网站相关栏目的查询截图并加盖投标人公章,如被列入不良记录,视为不通过资格审查)。
特别声明:不允许在其他单位注册的项目经理以任何形式在本工程担当项目经理,不允许投标人将本工程转包给其他单位。不允许联合体投标。

相关新闻

k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗本着公平、公开、公正原则,实行阳光采购,多渠道开发供应商,特将k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗招标项目报名流程公布如下: 1、k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗设备、工程项目的招标均会在k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗官网及k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页云采公众号上发布; 2、各潜在投标单位须在各项目报名截止日期前进行报名;

项目编号:DBM-20250102001 公司地址:厦门市海沧区山边洪东路18号 报名邮箱:linlifeng@double-medical.com,按要求在截止日前提交资料。

项目编号:DBM-20241211001 报名地址:厦门市海沧区山边洪东路18号 报名邮箱:linlifeng@double-medical.com,按要求在截止日前提交资料。

本次装修招标范围为k8凯发赢家一触即发,天生赢家一触即发凯发,凯发天生赢家一触即发首页医疗科技产业园厂房2二层百齿泰蚀刻车间及有源车间装饰工程,一层三坐标室局部装修工程。